ENDF Request 631, 2007-May-03,13:28:06

16-May-2007 10:53

EXFOR Request: 837/1, 2007-May-03 13:27:16

Incident Energy (MeV)

Cross Section (barns)

Au-197[1] 2006 Wisshak 2006 Wisshak 2006 Wisshak 2002 Wisshak 2001 Wisshak 1999 Voss 1997 Wisshak 1996 Wisshak 1995 Wisshak 1994 Voss 1993 Wisshak